VESA Display Power Management (DPMS)
Gerenciamento de Energia do Dispaly VESA (DPMS)

Se tiver um monitor compatível com VESA DPMS, pode utilizar o screen saver DPMS para obter um auto-desligamento de seu monitor, em três etapas separadas, para reduzir o consumo de energia.  O auto-desligamento só ocorre após  períodos definidos de inatividade do teclado e do rato.  Mover o rato ou pressionar uma tecla no teclado  (mesmo as teclas Ctrl, Alt ou Shift) faz com que o monitor volte a ligar.

As três etapas de desligamento são Standby, Suspender e Desligar.  Cada fabricante de monitor define o significado destas etapas para os seus monitores.  Por exemplo, uma visualização de painel plano poderá apagar a sua luz base no estado Standby.  No entanto, em todos os casos a verdade é que o consumo de energia diminui em cada estado, do normal 'ligado', através do Standby, Suspender e finalmente no estado Desligado, onde o consumo de energia é mínimo.  Consulte o manual de seu monitor para obter mais pormenores.

Opções do Screen Saver

DPMS desativado (tela em branco)

DPMS ativado (estado STAND-BY)

Este par de botões de rádio seleciona o que vai acontecer quando o screen saver for ativado pela primeira vez. Selecionar "DPMS desativado" é equivalente a usar o screen saver por defeito. Selecionando "DPMS ativado" colocará seu monitor no estado Standby, e (se estas opções foram selecionadas) prosseguirá para os estados Suspender e Desligado se não for detectada mais atividade no teclado ou no rato.

Se selecionar "DPMS ativado", e se o seu driver de vídeo ou a sua placa gráfica não suportar DPMS, o screen saver detectará este fato e atuará como se você tivesse selecionado "DPMS desativado".

NOTA: Em monitores que não suportem DPMS, uma tentativa de mudança para qualquer um dos estados de poupança de energia pode causar danos permanentes  e não reduzirá o consumo de energia. Se seu monitor não for compatível com DPMS, selecione "DPMS desativado" ou use um screen saver diferente.

Introduzir estado SUSPENDER após xx minutos adicionais

Se esta opção for selecionada, e se não for detectada mais nenhuma atividade do rato ou do teclado durante xx minutos (de 1 a 99), o monitor mudará para o estado Suspender. O tempo aqui especificado começa quando o screen saver é ativado, NÃO quando pára a atividade do rato ou do teclado. Se esta opção não for selecionada, o monitor mudará para Desligado sem primeiro mudar para Suspender ou  permanecerá no estado Standby até ser detectada atividade no rato ou no teclado, dependendo se a próxima opção tiver sido selecionada ou não.

Introduzir o estado OFF após  yy minutos adicionais

Se esta opção for selecionada, e se não for detectada mais nenhuma atividade do rato ou do teclado durante yy minutos (de 1 a 99), o monitor mudará para o estado Desligado. O tempo especificado começa quando o monitor muda para Suspender (ou quando o screen saver é ativado, se a opção anterior não for selecionada), NÃO quando pára a atividade do rato ou do teclado. Se esta opção não for selecionada, o monitor permanecerá no estado Suspender ou Standby até ser detectada atividade no teclado ou no rato, dependendo se a opção anterior tiver sido selecionada ou não.


Screen Saver Por Defeito

Screen saver que pinta a tela de preto em vez de deslocar uma imagem ao redor da tela. Fornecido com o Windows NT e enunciado no applet do Painel de Controlo do Desktopt em "Screen Savers" como "Screen Saver Por Defeito".


Driver de Vídeo

Programa específico do hardware que traduz o interruptor de modo e os comandos de desenho do Windows NT para uma forma que as placas gráficas conseguem entender.


DPMS

Sinalização do Gerenciamento de Energia do Display - um padrão da indústria para redução da utilização de energia por monitores de vídeo.


Placa Gráfica

A placa dentro de seu computador que controla o monitor.  Placas diferentes têm capacidades diferentes.  Placas aceleradoras de gráficos aceleram os ambientes gráficos, tais como o Windows.


VESA

Video Electronics Standards Association - responsáveis pelo desenvolvimento do padrão DPMS.