SiSディスプレイアダプタが対応しているカラーパレットの一覧が表示されます。


画面に表示する情報量を調整します。この設定を解像度といいます。設定できる解像度は、SiSディスプレイアダプタの種類によって異なります。


画面に表示される文字のサイズを指定します。このオプションが設定できない場合は、フォントサイズを変更できません。


画面のスキャン速度を調整します。この設定をリフレッシュレートといいます。このオプションが設定できない場合は、リフレッシュレートを変更できません。


使用中のSiSディスプレイアダプタおよびSiS設定のバージョンが表示されます。


画面のサンプルが表示されます。設定を変えると、サンプルも対応して変わります。


画面のスキャン速度をBIOS初期値に固定します。この設定をリフレッシュレートといいます。このオプションが指定されていると、Windowsは起動時にリフレッシュレートの変更を行いません。


標準のフォントサイズに対する現在のフォントサイズの比率が表示されます。このボックスに比率を入力することもできます。


フォントサイズを調整します。 実際のサイズに合わせて画面を調整するには、画面に表示されているルーラーにインチ定規を当て、定規に合わせてルーラーをドラッグします。


比率の設定に応じて文字のサンプルが表示されます。


このダイアログボックスを閉じ、変更内容を保存します。


変更内容を保存せずに、このダイアログボックスを閉じます。


このグループには項目ごとにヘルプがあります。ダイアログボックスの右上の ? をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


新しいディスプレイアダプタやモニターのソフトウェアをインストールするときにクリックします。