Television Page

這個設定頁可以供你觀看電視影像顯情況，及做調整設定。這些設定包含下列數項：

自動電視連接偵測

螢幕位置

螢幕大小

顏色調整

影像品質

文字背景色

預設值

減少螢幕 Flick


自動電視連接偵測

這方塊盒包含三個狀態顯示鈕， �}Composite ,�} �}S-Video ,�} 及 �}Composite + S-Video ,�} 這三個顯示鈕會指出目前電視連接狀況。當Windows 一起動，就會自動偵測電視連接狀況。顯示鈕上的燈號會指出目前偵測出的連接狀況。自動插入及移出 纜線 接頭會經由這些顯示燈號自動反應出來。


Composite

當你的電腦與電視之間是用composite cables連接時，這個顯示鈕將會亮燈。


S- Video

當你的電腦與電視之間是用S-Video連接時，這個顯示鈕將會亮燈。


Composite + S-Video

當你的電腦與電視之間是用S-Video及composite cables連接時，這個顯示鈕將會亮燈。


螢幕位置

以下這五個按鈕，左 ,右 ,上 ,下, 置中 可對影像顯示位置作微調。你可依按鍵上的箭頭方向移動螢幕顯示。 任何一個方向都只能做有限制的移動。當移動到某個量，就不能再移動螢幕顯示。


偏移（左）

勾選此鍵會將影像往螢幕略左處偏移。


偏移（右）

勾選此鍵會將影像往螢幕略右處偏移。


偏移（上）

勾選此鍵會將影像往螢幕略上處偏移。


偏移（下）

勾選此鍵會將影像往螢幕略下處偏移。


置中

勾選此鍵會將螢幕影像置中播映。


螢幕大小
螢幕大小(只適用於TVExpress)

以下兩個按鈕將會放大及縮小影像。


顏色調整

這方塊盒包含三個調整棒來調整電視顯示的�}彩度 ,�} �}飽和度 ,�} 及 �}亮度 �}。  調整棒的右端是其設定範圍的最大值 。


彩度

使用調整棒來調整顏色的彩度。預設值設於最大值。


飽和度

使用調整棒來調整顏色飽和度。飽和度即是目前顏色的使用量。舉例來說，紅色輕度飽和即為粉紅色。預設值設於調整範圍的中點。


亮度

使用調整棒來調整亮度。預設值設於調整範圍的中點。


影像品質

勾選此鍵，將做高品質的影像全螢幕播映。


文字背景色

這方塊盒包含兩個選鍵，“最佳化 “及“恢復原設定 “以供選擇電視背景色。


最佳化

勾選這裡，將取得最適合該電視觀賞的背景色。


恢復原設定

於此鍵勾選，恢復先前設定的背景色。


預設值

選按這個按鍵，會將以下數項設成預設值。

�	位置：	置於螢幕正中央。

�	彩度：	調整棒的最右端

�	飽和度：	調整棒的正中央

�	亮度：	調整棒的正中央

�	降低flick：	 	高

�	文字背景：	Windows 桌面背景色。


減少螢幕 Flick

由於電視交錯顯示特性，在正常的播映之下螢幕可能出�Flick。

降低Flick有四種選擇：高 ﹐ 中 ﹐低 ﹐無

降低Flick將會犧牲掉若干影像真實度。


Flick (高)

勾選該鍵，會引用降低flick最大值。這值對 Composite 輸出適用。


Flick (中）

勾選該鍵，會引用降低Flick中量值。這值對S-Video 輸出適用。.


Flick(無）

勾選該鍵，將不調整Flick值。


啟動電視狀態列圖示

勾選此鍵﹐將會在windows工作列上秀出電視圖示。不勾選此鍵﹐則工作列上的圖示會關閉。當電視圖示啟動時﹐你可以藉由敲選圖示彈跳出選單。選單可以提供你調整電視螢幕位置及關閉圖示的選擇。


啟動Underscan

勾選此鍵﹐將會看到電視顯示Uderscan模式。不勾選此鍵﹐將會看到電視顯示Overscan模式。Overscan模式將無法看到整個影像的邊邊﹐因為會被螢幕四周給遮住了。Uderscan模式會調整影像Timing﹐所以會在整個螢幕之內看到所有影像訊號。影像的四邊不會被螢幕四周遮住。


液晶顯示頁

擴展顯示模式及置中顯示模式


擴展顯示模式及置中顯示模式

當顯示的影像小於液晶顯示器面板大小時，可以使用這個勾選方塊。你可以選擇擴展模式來將影像填滿整個面板或選擇置中模式於液晶顯示器正中顯示原大小影像。這方塊的預設值是不勾選；影像會置中顯示原大小影像。


顯示裝置頁

液晶顯示器 ,

LCD/CRT （同時顯示/雙螢幕顯示）,

LCD/CRT（多螢幕顯示）,

CRT,

LCD/TV（多螢幕顯示）,

LCD/TV（雙螢幕顯示）

TV,

顯示裝置方塊盒

啟動不同重新整理速率

在液晶顯示器上做影像輸出

 �}Display Device Page�} 能用來從某螢幕組合切換到另一組 螢幕組合。


目標載入盒

這方塊會指出使用者可選擇的螢幕顯示裝置。當你在“顯示裝置“方塊中選定一個新的裝置，方塊盒會重新更新。


液晶顯示器

於方塊內打勾，啟動液晶顯示器為唯一的螢幕輸出。


LCD/CRT （同時顯示/雙螢幕顯示）

於方塊內打勾，啟動液晶顯示器及 CRT 為同時輸出模式的螢幕輸出。


LCD/CRT（多螢幕顯示）

於方塊內打勾，啟動電視及液晶顯示器為多螢幕輸出模式 的螢幕輸出。這選項只能在 Windows 98上有效。


CRT

於方塊內打勾，啟動CRT 為唯一的螢幕輸出。


LCD/TV（雙螢幕顯示）

於方塊內打勾，啟動液晶顯示器及CRT 為雙螢幕模式的螢幕輸出。


LCD/TV（多螢幕顯示）

於方塊內打勾，啟動電視及液晶顯示器為多螢幕輸出模式 的螢幕輸出。這選項只能在 Windows 98上有效。


電視

於方塊內打勾，啟動電視為唯一螢幕輸出。


顯示裝置方塊盒

以下的選項可讓你在單一螢幕顯示模式或雙螢幕顯示模式選擇單一螢幕或螢幕顯示的組合。單一螢幕顯示模式包括單一液晶顯示器輸出，液晶顯示器/CRT （同時顯示）, 單一CRT輸出, 或 單一電視輸出。雙螢幕顯示模式包括 液晶顯示器/CRT （雙螢幕顯示）或液晶顯示器/電視（雙螢幕顯示）。液晶顯示器/CRT （單螢幕顯示）與液晶顯示器/CRT （雙螢幕顯示）類似。其中雙螢幕顯示中兩螢幕輸出同樣影像。而在液晶顯示器/CRT （雙螢幕顯示）模式， 兩個螢幕可在不同的重新整理速率及不同的解析度輸出影像。使用“啟動不同重新整理速率“方塊，來指定液晶顯示器/CRT是單螢幕顯示模式或雙螢幕顯示模式。請注意液晶顯示器/電視 永遠為雙螢幕顯示。如果你於“啟動不同重新整理速率“方塊內不打勾，“液晶顯示器/電視“在“顯示裝置“群組方塊中的選鍵都會被關閉。


啟動不同重新整理速率

 在選鍵上打勾，可看到在液晶顯示器及 CRT上的雙螢幕顯示。不打勾則是設定為單螢幕裝置。


在液晶顯示器上做影像輸出

在方塊盒內打勾及勾選“適用“，可在液晶顯示器中觀看影像播映情形。影像部會播映在 CRT 或電視上。於方塊內不勾選，則可在 CRT或電視上影像播映，但不播映在液晶顯示器。


電視標準

假如選擇電視作為其中之一的螢幕輸出，你可以選擇 NTSC或 PAL 電視規格


影像顯示頁

亮度調整桿 ，

對比調整桿 ，

彩度調整桿 ，

飽和度調整桿

啟動工作列圖示 ，

儲存鍵 ，

載入鍵 ，

重設鍵 。


亮度調整桿

用來調整影像亮度。


對比調整桿

用來調整影像對比。


彩度調整桿

用來調整影像彩度。


飽和度調整桿

用來調整影像飽和度。


啟動工作列圖示

勾選此方塊盒，會於工作列啟動影像圖示。於圖示上點選，會彈出控制面板。 控制面板能讓你調整影像顏色，儲存目前顏色設定，載入先前顏色設定，及恢復預設值。

不勾選此方塊盒，則影像控制圖示會於工作列消失。


儲存鍵

敲選此鍵，會將目前影像顏色設定儲存於 .vid  檔。


載入鍵

敲選此鍵，會將先前儲存的 .vid  檔載入目前影像顏色設定。


重設鍵

敲選此鍵，會恢復所有影像顏色設定預設值。

亮度 ＝0 ，

對比 ＝0，

色度 ＝0，

飽和度 ＝ 0。


Gamma Correction Page

由於電子特性的不同，同一張影像的色調在不同的輸出裝置上會有不同的效果（例如於 CRT 及液晶顯示器）。在這一頁中將描述如何使用Gamma 修正來調整變異。本頁的Gamma 修正只能在高彩（64K 色）及全彩(16M 色)模式下才能運作。本業包含下列數項：

重新載入圖片

連結

Gamma 曲線

紅，綠，藍選擇鈕

儲存鍵

載入鍵

重設鍵


重新載入圖片

勾選這個按鍵，來載入一張影像到預覽窗並觀看它的Gamma 修正效果。預設的影像是你桌面圖案。


連結

勾選這個方塊，會同時改變紅，綠，藍色的Gamma 設定。要分別改變紅，綠，藍色Gamma 設定，則不要勾選此方塊。


Gamma 曲線

 表示紅，綠，藍色的Gamma曲線代表原始資料與修正後資料的關係。其中直線代表Gamma 值等於 1，也就是沒有Gamma 修正。


紅，綠，藍選擇鈕

分成紅色選擇鈕 ，

 綠色選擇鈕 ，

藍色選擇鈕。

勾選這些選擇鈕來分別調整紅，綠，藍色Gamma 調整值。假如“連結“方塊被勾選，則這三色將同時做調整。


藍色選擇鈕

在Gamma 調整勾選藍色選擇鈕。你可以藉著調整棒 或用滑鼠指著及拉圖線來調整Gamma值。當“連結“方塊被勾選，則藍色選擇鈕將失效。


綠色選擇鈕

在Gamma 調整勾選綠色選擇鈕。你可以藉著調整棒 或用滑鼠指著及拉圖線來調整Gamma值。當“連結“方塊被勾選，則綠色選擇鈕將失效。


紅色選擇鈕

在Gamma 調整勾選紅色選擇鈕。你可以藉著調整棒 或用滑鼠指著及拉圖線來調整Gamma值。當“連結“方塊被勾選，則紅色選擇鈕將失效。


紅色調整桿

移動調整桿﹐調整紅色Gamma值。


藍色調整桿

移動調整桿﹐調整藍色Gamma值。


綠色調整桿

移動調整桿﹐調整藍色Gamma值。


儲存鍵

選按這按鍵來儲存目前 Gamma 設定到 .gam 檔。


載入鍵

選按這按鍵來從.gam 檔案載入Gamma 設定。


重設鍵

選按這按鍵，可重設 Gamma值為 1。  No Gamma correction is implemented.


Flick (低）

勾選該鍵，會引用降低Flick最小值。